 -1.772982165E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.946000E+00  dx in pixels
 -8.457300E+00  dy in pixels
      1.004563  scalx
      1.011548  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
