 -1.672250544E-02 -2.562430058E-03 -5.768750303E-04 -1.164011784E-03  rotation in radian
  5.721700E+00  dx in pixels
 -1.460510E+01  dy in pixels
      1.004515  scalx
      1.010964  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
