 -2.264462507E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.701541E+01  dx in pixels
 -1.326597E+01  dy in pixels
      1.018498  scalx
      1.024493  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
