 -2.333501767E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.810449E+01  dx in pixels
 -1.361878E+01  dy in pixels
      1.017758  scalx
      1.025027  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
