 -1.832938267E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.821200E+00  dx in pixels
 -1.634150E+01  dy in pixels
      1.004991  scalx
      1.010389  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
