 -1.797402943E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.521700E+00  dx in pixels
 -1.536870E+01  dy in pixels
      1.003702  scalx
      1.012800  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
