 -2.267980523E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.664150E+01  dx in pixels
 -1.317630E+01  dy in pixels
      1.019112  scalx
      1.023563  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
