 -1.802487023E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.114400E+00  dx in pixels
 -1.541910E+01  dy in pixels
      1.006149  scalx
      1.009285  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
