 -1.819275116E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  7.455600E+00  dx in pixels
 -1.692000E+01  dy in pixels
      1.004723  scalx
      1.010973  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
