  5.194428841E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.433737E+01  dx in pixels
 -8.273805E-01  dy in pixels
      0.992389  scale x
      0.994921  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
