 -2.170154202E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.604473E+01  dx in pixels
 -1.304007E+01  dy in pixels
      1.016647  scalx
      1.025058  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
