 -1.719239402E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.264700E+00  dx in pixels
 -1.569550E+01  dy in pixels
      1.004469  scalx
      1.010733  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
