  6.486005981E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.830836E+01  dx in pixels
  4.771391E+01  dy in pixels
      0.993102  scale x
      0.994620  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
