 -1.205966038E-02 -6.905914567E-03 -3.872166147E-03 -5.795463058E-03  rotation in radian
  2.917100E+00  dx in pixels
 -2.286300E+01  dy in pixels
      1.004336  scalx
      1.010777  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
