 -4.761284830E-03 -1.476959166E-02 -8.424885604E-03 -1.248186546E-02  rotation in radian
  6.792900E+00  dx in pixels
 -2.511980E+01  dy in pixels
      1.004312  scalx
      1.011030  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
