  1.895366517E-02 -1.476959166E-02 -8.424885604E-03 -1.248186546E-02  rotation in radian
 -6.576796E-02  dx in pixels
 -1.524348E-01  dy in pixels
      0.992877  scale x
      0.993983  scale y
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
