 -2.169616878E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.648322E+01  dx in pixels
 -1.163959E+01  dy in pixels
      1.015239  scalx
      1.026401  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
