 -1.652682178E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  9.306000E+00  dx in pixels
 -1.487350E+01  dy in pixels
      1.003511  scalx
      1.011494  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
