 -1.851774984E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.758200E+00  dx in pixels
 -2.003020E+01  dy in pixels
      1.006244  scalx
      1.010206  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
