 -1.752577889E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.322500E+00  dx in pixels
 -1.771850E+01  dy in pixels
      1.003691  scalx
      1.012183  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
