 -2.372660339E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.134523E+01  dx in pixels
 -1.456178E+01  dy in pixels
      1.019687  scalx
      1.022801  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
