 -1.882926339E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.596800E+00  dx in pixels
 -2.040190E+01  dy in pixels
      1.007124  scalx
      1.008414  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
