 -2.211930723E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.453771E+01  dx in pixels
 -1.488839E+01  dy in pixels
      1.016098  scalx
      1.026879  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
