 -2.334911042E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.711083E+01  dx in pixels
 -1.785091E+01  dy in pixels
      1.016434  scalx
      1.025494  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
