 -1.898753542E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.020000E+00  dx in pixels
 -1.946020E+01  dy in pixels
      1.004778  scalx
      1.011035  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
