 -1.833316182E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.618700E+00  dx in pixels
 -1.773530E+01  dy in pixels
      1.006391  scalx
      1.009469  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
