  1.042274407E-02 -7.212524422E-03 -3.402304061E-03 -5.058907079E-03  rotation in radian
 -4.679682E-01  dx in pixels
 -3.203394E-01  dy in pixels
      0.993274  scale x
      0.994164  scale y
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
