  1.335625755E-02 -3.224487261E-02 -1.775903172E-02 -2.723717965E-02  rotation in radian
  7.760999E-01  dx in pixels
 -1.691540E+01  dy in pixels
      1.003889  scalx
      1.011612  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
