  3.725106755E-02 -3.224487261E-02 -1.775903172E-02 -2.723717965E-02  rotation in radian
 -5.644005E-02  dx in pixels
 -2.804271E-02  dy in pixels
      0.993025  scale x
      0.994086  scale y
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
