 -2.320756456E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.979153E+01  dx in pixels
 -1.472152E+01  dy in pixels
      1.015505  scalx
      1.026302  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
