 -1.844477956E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.905200E+00  dx in pixels
 -1.995250E+01  dy in pixels
      1.003701  scalx
      1.011508  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
