 -2.088604605E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.551071E+01  dx in pixels
 -1.119481E+01  dy in pixels
      1.017851  scalx
      1.023562  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
