 -2.225926132E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.600577E+01  dx in pixels
 -1.402260E+01  dy in pixels
      1.016717  scalx
      1.025820  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
