 -1.755251632E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.553200E+00  dx in pixels
 -1.646010E+01  dy in pixels
      1.005067  scalx
      1.010876  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
