 -2.344649765E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.972940E+01  dx in pixels
 -1.543064E+01  dy in pixels
      1.017872  scalx
      1.024986  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
