 -1.867282665E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.007400E+00  dx in pixels
 -1.987350E+01  dy in pixels
      1.005903  scalx
      1.010205  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
