 -2.259079469E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.896608E+01  dx in pixels
 -1.321034E+01  dy in pixels
      1.015823  scalx
      1.026711  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
