 -2.232004808E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.703363E+01  dx in pixels
 -1.371953E+01  dy in pixels
      1.017112  scalx
      1.025209  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
