 -1.766074308E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.439900E+00  dx in pixels
 -1.771610E+01  dy in pixels
      1.005153  scalx
      1.010573  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
