 -2.289631287E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.894781E+01  dx in pixels
 -1.307437E+01  dy in pixels
      1.016371  scalx
      1.025741  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
