 -2.324724002E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.643206E+01  dx in pixels
 -1.673769E+01  dy in pixels
      1.015327  scalx
      1.027167  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
