 -1.905209602E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.664400E+00  dx in pixels
 -1.854910E+01  dy in pixels
      1.003474  scalx
      1.012360  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
