 -1.785593594E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.772100E+00  dx in pixels
 -1.687580E+01  dy in pixels
      1.005447  scalx
      1.011397  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
