 -2.327219402E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.853391E+01  dx in pixels
 -1.529365E+01  dy in pixels
      1.018280  scalx
      1.025257  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
