 -1.815823202E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.770100E+00  dx in pixels
 -1.681360E+01  dy in pixels
      1.006035  scalx
      1.010349  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
