 -9.331897150E-03 -9.578671147E-03 -5.239893722E-03 -7.694443269E-03  rotation in radian
  5.218000E+00  dx in pixels
 -1.395590E+01  dy in pixels
      1.004827  scalx
      1.011250  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
