 -1.721494923E-02  1.880742007E-03  5.557762587E-04  6.945879627E-04  rotation in radian
  7.894500E+00  dx in pixels
 -1.452020E+01  dy in pixels
      1.004823  scalx
      1.011795  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
