 -2.205335660E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.642897E+01  dx in pixels
 -1.631021E+01  dy in pixels
      1.017235  scalx
      1.026155  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
