 -1.701309460E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.309700E+00  dx in pixels
 -1.673560E+01  dy in pixels
      1.004595  scalx
      1.011418  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
