  6.225655396E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.869112E-01  dx in pixels
 -6.690675E-01  dy in pixels
      0.992394  scale x
      0.994679  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
